\chapter{Colorimétrie}
\section{Décrire l'expérience qui a mené à la réalisation des courbes de sensibilité de l'observateur standard dans les années 1930}
En gros, ils montraient une couleur à des observateurs qui devaient mélanger 3 couleurs primaires afin d'obtenir une couleur \og équivalente\fg à celle qu'on leur montrait.
Les 3 couleurs primaires sont choisies telles que si on les combine on obtient alors un blanc \og standard \fg.

\noteThom{Bon c'est un peu sommaire, mais c'est ce que je comprend d'après le cours.
J'ai voulu aller voir les références pour avoir les articles des expériences, mais je tombe chaque fois sur des trucs payant, où on ne peut voir que l'abstract…}
\section{Pourquoi trouve-t-on des valeurs négatives ?}
Car il est parfois impossible de faire la correpondance avec des valeurs d'intensité positives.  Cela est dû au fait que la sensibilité de l'oeil ne se fait pas selin les trois couleurs primaires indiquées (monochromatiques).

\subsection{Comment cela a-t-il été intégré dans le protocole expériemental ?}
Dans le cas où la correspondance est impossible, le sujet est autorisé à ajouter à la couleur test un peu d'un ou plusieurs couleurs du triplet RGB.
Dans ce cas, on considère que c'est comme si on avait retiré cette couleur de l'autre côté (d'où la valeur négative).
